0 1000

2000

3000

4000

5000 010002000300040005000

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

IQD0

IQP0

1cm 94-92-0 fixe reference IQP